Das kleine Testbuch

von Reinhard Fößmeier

Kapitel 1

Dies ist das erste Kapitel des Kleinen Testbuches. Inhaltlich bietet es überhaupt nichts, da es nur dazu dient, den Aufbau eines ePUB-Buches zu beschreiben.

Dass die Kapitelüberschrift mit einem Rahmen versehen ist, ist natürlich bombastisch und hoffnungslos übertrieben, aber es demonstriert, dass die CSS-Datei meinstil.css tatsächlich ausgewertet wird. Vorausgesetzt, das Anzeigeprogramm ist dazu in der Lage.

Es folgt noch ein zweites Kapitel…

Kapitel 2

Dies ist das zweite Kapitel des Kleinen Testbuches. Damit man sieht, dass es außer Text noch andere Dinge gibt, enthält es ein Bild:

Es handelt sich um ein ePUB-Symbol aus Wikimedia Commons, dort verfügbar unter

File:Epub_logo_color.svg.

Autor des Bildes ist Ralph Burkhardt.

Das war alles.